
diff -r e39cb5dbd030 -r 5f418eea8489 Installationsanleitung/OpenSecurity-Installation.tex
--- a/Installationsanleitung/OpenSecurity-Installation.tex	Tue Nov 25 11:03:39 2014 +0100
+++ b/Installationsanleitung/OpenSecurity-Installation.tex	Tue Nov 25 11:16:26 2014 +0100
@@ -81,6 +81,10 @@
 Beide Datenfelder lassen sich auch im Nachhinein von einem System Administrator in der Registry ändern.
 
 
+\bigskip
+
+Um auf OpenSecurity auf den aktuellsten Stand zu bringen empfehlen wir den Update-Button in den Konfigurationseinstellungen des OpenSecurity TrayIcons zu aktivieren.
+
 \section{Systemdetails}
 
 OpenSecurity installiert sich in \texttt{C:{\textbackslash}Program Files{\textbackslash}OpenSecurity}. In diesem Verzeichnis befindet sich auch das \texttt{log} Verzeichnis, in welchem OpenSecurity seine Aktionen protokolliert. Als \mbox{Systemdienst} legt OpenSecurity die Virtuelle Maschinen im Pfad \\ \texttt{C:{\textbackslash}Windows{\textbackslash}System32{\textbackslash}config{\textbackslash}systemprofile} ab.




